<%namespace name="tools" file="tools.tex"/>

In test T2 ...

Simulated and measured profile development during T2 are compared in (\autoref{fig:DeltaflumeH298_T2_fig1}). ...

${tools.image('DeltaflumeH298/T2/', 'fig1.eps')}
${tools.image('DeltaflumeH298/T2/', 'fig2.eps')}