\hypertarget{classsleeper}{\section{sleeper \-Module \-Reference}
\label{classsleeper}\index{sleeper@{sleeper}}
}
\subsection*{\-Public \-Member \-Functions}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
subroutine, public \hyperlink{classsleeper_aa7ff3893148523a59b59b2b88902ae2f}{myusleep} (i)
\end{DoxyCompactItemize}


\subsection{\-Detailed \-Description}


\-Definition at line 3 of file sleeper.\-F90.



\subsection{\-Member \-Function/\-Subroutine \-Documentation}
\hypertarget{classsleeper_aa7ff3893148523a59b59b2b88902ae2f}{\index{sleeper@{sleeper}!myusleep@{myusleep}}
\index{myusleep@{myusleep}!sleeper@{sleeper}}
\subsubsection[{myusleep}]{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}subroutine, public {\bf sleeper\-::myusleep} (
\begin{DoxyParamCaption}
\item[{integer, intent(in)}]{i}
\end{DoxyParamCaption}
)}}\label{classsleeper_aa7ff3893148523a59b59b2b88902ae2f}


\-Definition at line 44 of file sleeper.\-F90.



\-The documentation for this module was generated from the following file\-:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\-C\-:/repositories/\-X\-Beach/trunk/src/xbeachlibrary/\hyperlink{sleeper_8_f90}{sleeper.\-F90}\end{DoxyCompactItemize}
