STDS id 'P_Kehl_Stassbourg' nm '' ty 6 cl 132 cw 200 ce 1 sc 1 rt 1 stds
STDS id '53' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
500 0.8 0.6 0 0 <
tble                                                        stds
STDS id 'KW_Ottmarsheim' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
500 0.8 0.6 0 0 <
tble                                                        stds
STDS id 'KW_Fessenheim' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
500 0.8 0.6 0 0 <
tble                                                        stds
STDS id 'KW_Vogelgruen' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
500 0.8 0.6 0 0 <
tble                                                        stds
STDS id '52' nm '' ty 6 cl 244.25 cw 150 ce 1 sc 1 rt 1                                     stds
STDS id 'P_Breisach' nm '' ty 6 cl 185 cw 191 ce 1 sc 1 rt 1                                                stds
STDS id 'P_Gerstheim' nm '' ty 6 cl 146 cw 140 ce 1 sc 1 rt 1                                                stds
STDS id '55' nm '' ty 6 cl 135 cw 230 ce 1 sc 1 rt 1                               stds
STDS id 'KW_Morckelsheim' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
500 0.8 0.6 0 0 <
tble                                                        stds
STDS id 'KW_Rhinau' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
500 0.8 0.6 0 0 <
tble                                                        stds
STDS id 'KW_Gerstheim' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
500 0.8 0.6 0 0 <
tble                                                        stds
STDS id 'KW_Strassburg' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
500 0.8 0.6 0 0 <
tble      stds
STDS id 'RP_Moder' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble stds
STDS id 'RP_Soellingen_Greffern_2_3' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble                             stds
STDS id 'RP_Soellingen_Greffern_1_2' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble                             stds
STDS id 'RP_Soellingen_Greffern_3_4' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble                             stds
STDS id 'RP_Erstein_OV2' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble                             stds
STDS id 'RP_Erstein_OV1' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble                             stds
STDS id 'RP_Soellingen_Greffern_Out' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble                         stds
STDS id 'P_Moehlin' nm '' ty 6 cl 188 cw 10 ce 1 sc 1 rt 1                stds
STDS id 'RP_Erstein_2' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble                             stds
STDS id 'RP_Erstein' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble                             stds
STDS id 'RP_Altenheim' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
 0 0.8 0.6 0 0 <
tble stds
STDS id 'RP_Soellingen_Greffern' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble                             stds
STDS id 'RP_Soellingen_Greffern_Bw54' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble                        stds
STDS id '54' nm '' ty 6 cl 123.6 cw 220 ce 1 sc 1 rt 1                               stds
STDS id 'RP_Soellingen_Greffern_Bw64' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble                         stds
STDS id 'WStrassburg' nm '' ty 6 cl 148 cw 200 ce 1 sc 1 rt 0 stds
STDS id 'WRhinau' nm '' ty 6 cl 173.3 cw 200 ce 1 sc 1 rt 0 stds
STDS id 'WMarckolsheim' nm '' ty 6 cl 186.5 cw 200 ce 1 sc 1 rt 0 stds
STDS id 'SAltenheimIntern' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble stds
STDS id 'SAltenheimAuslauf' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble stds
STDS id 'KKWKembs' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble stds
STDS id '##3' nm 'KKWKembs2' ty 3 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1 PDIN 0 0 '' pdin
TBLE
200 1 0 0 0 <
tble stds
STDS id '##4' nm 'WKembs1' ty 0 cl 255.25 cw 150 cs 0 po 1 ps 0.82 pt pr
TBLE
0.82 1.00 <
0.86 0.95 <
0.90 0.90 <
0.94 0.80 <
0.96 0.70 <
0.97 0.60 <
1.00 0.00 <
tble no 1 ns 0.82 nt nr PDIN 0 0  pdin
TBLE
0.82 1.00 <
0.86 0.95 <
0.90 0.90 <
0.94 0.80 <
0.96 0.70 <
0.97 0.60 <
1.00 0.00 <
tble stds
STDS id '3' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble stds
STDS id 'WKembs' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble stds
STDS id '56' nm '' ty 6 cl 235 cw 150 ce 1 sc 1 rt 1 stds
STDS id '4' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble stds
STDS id 'WGerstheimQMin' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble stds
STDS id 'WRhinauQMin' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble stds
STDS id 'WMarckolsheimQMin' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble stds
