CNTL id '11' nm 'OW_Iffezheim' ct 1 ac 1 ca 0 cf 1 ml '14' cp 1 bl 1 hc ht 1
TBLE
800 121.12 <
1700 119.5 <
1900 119.08 <
3600 116.73 <
4800 114.8 <
10000 115.08 <
tble cntl
