STDS id '6' nm '' ty 9 dn 1 rt cr 0 1 0 ct lt 1
TBLE
0 0.8 0.6 0 0 <
tble stds
STDS id '##1' nm 'test' ty 3 dn -2 rt cr 0 1 0 ct lt 1 PDIN 0 0 '' pdin
TBLE
160 0 0 0 0 <
tble stds
STDS id '8' nm '' ty 7 cl 108 cw 10 gh 108 mu 0.63 sc 1 rt 0 mp 0 0 mn 0 0 stds
STDS id '9' nm '' ty 6 cl 115 cw 100 ce 1 sc 1 rt 0 stds
