CRDS id '1' nm 'norm' ty 10 st 0 lt sw 0 0 gl 0 gu 0 lt yz
TBLE
-500 120 <
-400 114 <
-100 112 <
-90 108 <
0 106 <
90 108 <
100 112 <
400 114 <
500 120 <
tble
crds
CRDS id '2' nm 'Default (2)' ty 1 bl 0 bw 10 bs 2 aw 20 sw 0  gl 0 gu 0 crds
