\newcommand\BackCover{%
    \setlength{\unitlength}{1mm}
    \put(25.4, -25.4){
        \put(0.0,0.0){\textcolor{white}{\rule{210mm}{22.5mm}}}
        \put(13.0,18.0){{\includegraphics[height=18mm]{pictures/Deltares_logo_D-blauw_RGB.pdf}}}
        \put(17.0,13.5){\url{www.deltares.nl}}
        \put(0.0,45.0){\textcolor{dblue5}{\rule{100mm}{150mm}}} % block
        \put(17.0,90.0){
            \begin{minipage}{115mm}
            \raggedright
            \setlength{\baselineskip}{9mm}
            \if@dutch
                \textcolor{dblue0}{\huge Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Wereldwijd werken we aan slimme oplossingen voor mens, milieu en maatschappij.}
            \else
                \if@spanish
                    \textcolor{dblue0}{\huge Deltares es un instituto independiente de investigaci\'on aplicada en el campo del agua y el subsuelo. En todo el mundo, trabajamos en soluciones inteligentes para las personas, el medio ambiente y la sociedad.}
                \else
                    \textcolor{dblue0}{\huge Deltares is an independent institute for applied research in the field of water and subsurface. Throughout the world, we work on smart solutions for people, environment and society.}
                \fi
            \fi
            \end{minipage}
        }
    }
}
