Orientation p 
PaperSize   18.4 27.3 
Frame       WL1
FrameText1  ""                      "Helvetica"     "normal"   10 
FrameText2  ""                      "Helvetica"     "normal"   10
FrameText3  ""                      "Helvetica"     "normal"   10 
FrameText4  ""                      "Helvetica"     "normal"   10 
FrameText5  ""                      "Helvetica"     "normal"   10 
FrameText6  ""                      "Helvetica"     "normal"   10 
FrameText7  ""                      "Helvetica"     "normal"   10 
FrameText8  ""                      "Helvetica"     "normal"   10 
FrameText9  "WL|Delft Hydraulics"   "Helvetica"     "normal"   13
OutputFile "figure1.png" 
Format     "png" 
Resolution 300 
Renderer   "zbuffer" 
