5.52 5.54 5.56 5.58 5.6 5.62 x 10^4

3.974

3.976

3.978

3.98

3.982

3.984

3.986 x 10^5

xRD (m)

(a) D_{90} (mm) zoals bepaald op 15/17 oktober 2007 yRD (m)

0.21

0.23

0.24

0.26

0.27

0.29

0.30

0.32

0.33

0.35